September 10, 1993 3:35 pm

Block Diagram of CLM

parity check

parity check

parity gen.

parity gen.

ownership check

CL enqueue

CL dequeue

config reg.

PCC Access circuit

F. S. M.

CLM Memories

Head Tail Link Ownership

W_NULL

W_IVC

W_CADR

R_NULL

R_IVC

R_CADR

LAST_CELL

SYSRST

SYSCLK

SYSFP ai nrst fw_ivc

ALID[5]

CM_OUT_IVC

d_ivc

PC_AD PC_RW PC_SEL PC_STR PC_ACK

empty queue counter parity error counter parity error counter

Note: Signals in lower case are within the Data Manager

X16CLK

SLOT_EN