NAME         DVM
EXETYPE      WINDOWS
DESCRIPTION  'DVM Using PIC16C71'
STUB         'winstub.exe'

CODE         PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA         PRELOAD MULTIPLE MOVEABLE

HEAPSIZE     0x4000
STACKSIZE    0x4000

EXPORTS
	DVMWndProc


