ARCHCFLAGS	=	-DSYSVBFUNC -DSYSVSTR -DNOGETDTBLSIZ -DSYSVSIGNAL -DNOWAIT3 -DNOUNIXDOM
ARCHDLIB	=	-lnsl -lsocket
ARCHDOBJ	=
ARCHLIB	=	-lnsl -lsocket
HASRANLIB	=	f
PVM_ARCH	=	UXPM
