Stress Von Mises (Maximum)
Max +1.0918E+04
Min +4.4947E+01
Original Model
Load: Combination

                             Steer_Link_Out_V2 (torsional)  Von Mises Stresses

                                                                         +1.253E+03

                                                                         +2.461E+03

                                                                         +3.669E+03

                                                                         +4.878E+03

                                                                         +6.086E+03

                                                                         +7.294E+03

                                                                         +8.502E+03

                                                                         +9.710E+03

X Y

Z