NASA TRIWG, Stanford 1996 4 of 16

Car negie Mellon

Test

•Summer 1995 •Dozen subjects, mostl y novice drivers •Travel from one side of test-bed to end, a voiding obstac les •Tested time dela y with and without saf eguar ding

Results •Complaints about user interface and camera placement (awkward) •Safeguar ded mode led to o versteering

•Need to send absolute heading rather than steer angle •Users conser vative; set velocity in mid-rang e, no matter what upper bound

Safeguar ded Teleop User Trials