Source

Solar

daytime only night heating needed

Kr85 [ Night Op ]

Ger many Availability: integrated system with photo voltaics m ~ 70kg for 500W

Plutonium 238:

AMTEC Russia Availability: GPHS units m ~ 40kg for 500W ***check***